 -3.991250046E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.549600E+00  dx in pixels
 -6.801000E+00  dy in pixels
      1.004803  scalx
      1.010097  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
