  6.614187750E-03 -1.452700762E-02 -7.903089102E-03 -1.174900820E-02  rotation in radian
 -2.235529E-01  dx in pixels
 -1.658498E-01  dy in pixels
      1.018147  scalx
      1.025763  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
