  7.866365750E-03 -1.452700762E-02 -7.903089102E-03 -1.174900820E-02  rotation in radian
  4.877500E+00  dx in pixels
 -7.411000E+00  dy in pixels
      1.004662  scalx
      1.009382  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
