 -4.015389497E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.107800E+00  dx in pixels
 -5.812700E+00  dy in pixels
      1.004731  scalx
      1.011176  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
