 -4.168670880E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.745700E+00  dx in pixels
 -6.893600E+00  dy in pixels
      1.004939  scalx
      1.010768  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
