 -3.998514328E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.467600E+00  dx in pixels
 -7.125100E+00  dy in pixels
      1.005183  scalx
      1.009794  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
