 -1.132098467E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.288500E+00  dx in pixels
 -7.396800E+00  dy in pixels
      1.003383  scalx
      1.009916  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
