 -4.065282637E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.293100E+00  dx in pixels
 -6.571000E+00  dy in pixels
      1.004556  scalx
      1.009930  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
