  7.939319450E-03 -1.462330538E-02 -7.970588523E-03 -1.183906329E-02  rotation in radian
  5.979100E+00  dx in pixels
 -8.412300E+00  dy in pixels
      1.004591  scalx
      1.009714  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
