  6.901168390E-03 -1.360895897E-02 -7.353304669E-03 -1.094004022E-02  rotation in radian
  3.962300E+00  dx in pixels
 -7.566100E+00  dy in pixels
      1.004552  scalx
      1.009418  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
