  4.821269038E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.337918E-02  dx in pixels
 -1.317797E-02  dy in pixels
      0.994632  scale x
      0.997470  scale y
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
