 -4.018638828E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.239400E+00  dx in pixels
 -6.716300E+00  dy in pixels
      1.005290  scalx
      1.009442  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
