 -3.963179748E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.815200E+00  dx in pixels
 -7.208400E+00  dy in pixels
      1.004515  scalx
      1.009699  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
