 -4.303106887E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.083600E+00  dx in pixels
 -8.249700E+00  dy in pixels
      1.003807  scalx
      1.011240  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
