  4.510067113E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.888182E-02  dx in pixels
 -1.882647E-02  dy in pixels
      0.994412  scale x
      0.996820  scale y
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
