 -1.359485987E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.337049E-01  dx in pixels
 -2.757428E+00  dy in pixels
      1.017242  scalx
      1.025951  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
