 -1.246951687E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.442900E+00  dx in pixels
 -7.915600E+00  dy in pixels
      1.003984  scalx
      1.009338  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
