 -4.194059089E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.276900E+00  dx in pixels
 -6.117300E+00  dy in pixels
      1.004518  scalx
      1.010740  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
