  2.841210820E-03 -9.031103180E-03 -4.917692966E-03 -7.205835753E-03  rotation in radian
  2.505400E+00  dx in pixels
 -7.124000E+00  dy in pixels
      1.004315  scalx
      1.009359  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
