 -4.218580471E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.703800E+00  dx in pixels
 -6.803600E+00  dy in pixels
      1.004469  scalx
      1.011174  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
