 -4.271180633E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.460500E+00  dx in pixels
 -7.383800E+00  dy in pixels
      1.004504  scalx
      1.010812  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
