 -1.074144426E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.643400E+00  dx in pixels
 -6.721400E+00  dy in pixels
      1.003329  scalx
      1.009572  scaly
         3.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
