 -1.130696042E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.607900E+00  dx in pixels
 -7.757300E+00  dy in pixels
      1.003383  scalx
      1.009731  scaly
         3.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
