 -2.393311420E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.248600E-02  dx in pixels
  2.718801E-02  dy in pixels
      0.995088  scale x
      0.996584  scale y
         3.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
