 -5.946770909E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.410048E+00  dx in pixels
 -5.282015E-01  dy in pixels
      1.018632  scalx
      1.025508  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
