 -4.007865464E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.899200E+00  dx in pixels
 -6.643600E+00  dy in pixels
      1.005340  scalx
      1.010674  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
