 -4.048804860E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.566200E+00  dx in pixels
 -7.377000E+00  dy in pixels
      1.006238  scalx
      1.009861  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
