  2.868614800E-03 -1.062481637E-02 -5.611684399E-03 -8.307279192E-03  rotation in radian
 -9.526597E-01  dx in pixels
 -3.047229E+00  dy in pixels
      1.018302  scalx
      1.026552  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
