  3.901489800E-03 -1.062481637E-02 -5.611684399E-03 -8.307279192E-03  rotation in radian
  5.252300E+00  dx in pixels
 -9.291800E+00  dy in pixels
      1.004717  scalx
      1.009968  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
