 -4.558699466E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.181100E+00  dx in pixels
 -8.558600E+00  dy in pixels
      1.005186  scalx
      1.010222  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
