  4.210878250E-03 -1.090036840E-02 -5.839486060E-03 -8.620466666E-03  rotation in radian
  4.414500E+00  dx in pixels
 -7.428500E+00  dy in pixels
      1.004431  scalx
      1.009250  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
