 -4.463594180E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.608800E+00  dx in pixels
 -7.353000E+00  dy in pixels
      1.003823  scalx
      1.009537  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
