 -4.334238300E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.178500E+00  dx in pixels
 -7.121800E+00  dy in pixels
      1.004380  scalx
      1.009662  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
