 -5.065436208E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.468300E+00  dx in pixels
 -6.164100E+00  dy in pixels
      1.006019  scalx
      1.011264  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
