 -1.086408067E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.772000E-01  dx in pixels
 -7.081200E+00  dy in pixels
      1.005052  scalx
      1.011300  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
