 -4.046655243E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.451000E+00  dx in pixels
 -7.846800E+00  dy in pixels
      1.004541  scalx
      1.008760  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
