 -4.201778244E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.890800E+00  dx in pixels
 -8.652600E+00  dy in pixels
      1.003312  scalx
      1.010145  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
