 -4.443704996E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.302900E+00  dx in pixels
 -7.941200E+00  dy in pixels
      1.004384  scalx
      1.009525  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
