 -4.378669443E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.687600E+00  dx in pixels
 -8.782800E+00  dy in pixels
      1.004802  scalx
      1.009864  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
