 -4.975074956E-03 -5.559304315E-03 -1.092812775E-03 -1.676303790E-03  rotation in radian
 -6.865368E+00  dx in pixels
 -2.010998E+00  dy in pixels
      1.018204  scalx
      1.025903  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
