 -3.891484410E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.212800E+00  dx in pixels
 -7.348400E+00  dy in pixels
      1.005063  scalx
      1.009196  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
