 -4.175166307E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.051960E+01  dx in pixels
 -8.893800E+00  dy in pixels
      1.004240  scalx
      1.010384  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
