 -3.774462737E-03 -3.890755934E-03 -4.613194016E-04 -1.040734008E-03  rotation in radian
  5.432800E+00  dx in pixels
 -7.567400E+00  dy in pixels
      1.004847  scalx
      1.009907  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
