 -4.396447110E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.964000E+00  dx in pixels
 -6.776300E+00  dy in pixels
      1.005104  scalx
      1.009182  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
