  3.331000680E-03 -1.014484046E-02 -5.384123426E-03 -7.936375312E-03  rotation in radian
  4.439400E+00  dx in pixels
 -9.252100E+00  dy in pixels
      1.004714  scalx
      1.009837  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
