 -4.673564021E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.513442E+00  dx in pixels
 -1.280109E+00  dy in pixels
      1.018401  scalx
      1.025163  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
