 -4.092521121E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.455100E+00  dx in pixels
 -7.234200E+00  dy in pixels
      1.004902  scalx
      1.009169  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
