 -4.546124159E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.656200E+00  dx in pixels
 -7.846800E+00  dy in pixels
      1.004686  scalx
      1.009917  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
