 -5.001845520E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.102000E+00  dx in pixels
 -8.259400E+00  dy in pixels
      1.004747  scalx
      1.009896  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
