 -4.322387173E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.871500E+00  dx in pixels
 -8.139200E+00  dy in pixels
      1.003793  scalx
      1.010834  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
